Dear Label_Name,

Greetings! I hope you are well.

I am writing on behalf of an international publishing house, Science and Education Publishing, USA (http://www.sciepub.com).

Science and Education Publishing (SciEP) is a multidisciplinary open access publisher of Journals covering the fields of Science, Technology and Medicine. All SciEP publications are subject to high-quality peer review, editorial and production processes and are freely available online.

Welcome to the April, 2013 edition of SciEP newsletter, providing monthly summaries of articles on science & education related topics of interest to scientist and professionals. The mission of our journals is to provide an open access forum for publishing new findings on issues pertinent to scientific and academic field. We also invite you to submit original research papers, review articles, short reports, or case studies are considered for publication in our Multidisciplinary Journals.

American Journal of Public Health Research
DOI: 10.12691/ajphr-1-1-3

The Implementation of a Tele-Homecare System with Service Oriented Architecture and HL7 Message Transmission Standard
Ching-Sung Wang

American Journal of Medical and Biological Research
DOI: 10.12691/ajmbr-1-1-2

The Influence of Ethanol on Pyruvate Kinases Activity in Vivo, in Vitro, in Silico
Lelevich Sergey Vladimirovich, Khrustalev Vladislav Victorovich, Barkovsky Eugene Victorovich, Shedogubova Tatyana Aleksandrovna

American Journal of Medical Sciences and Medicine
DOI: 10.12691/ajmsm-1-1-1

Clinical and Histological Features in Wegener Granulomatosis
Li Cavoli Gioacchino, Passantino Rita, Bono Luisa, Tortorici Calogera, Ferrantelli Angelo, Giammarresi Carlo, Rotolo Ugo

American Journal of Infectious Diseases and Microbiology
DOI: 10.12691/ajidm-1-1-2

The Curse of Lymphatic Filariasis: Would the Continual Use of Diethylcarbamazine Eliminate this Scourge in Papua New Guinea?
Anne Lanham, Lillian Mwanri

We have released issues of some journals on February 2013.
American Journal of Public Health Research
American Journal of Medical Sciences and Medicine
American Journal of Medical and Biological Research
American Journal of Pharmacological Sciences
American Journal of Clinical Medicine Research
American Journal of Nursing Research
American Journal of Cancer Prevention
American Journal of Medicine Studies
American Journal of Infectious Diseases and Microbiology
American Journal of Cardiovascular Disease Research
American Journal of Biomedical Research
American Journal of Mechanical Engineering
American Journal of Microbiological Research
Journal of Preventive Medicine
American Journal of Food and Nutrition
American Journal of Hypertension Research
American Journal of Sports Science and Medicine
Journal of Cancer Research and Treatment
American Journal of Zoological Research
Journal of Biomedical Engineering and Technology
American Journal of Microbiological Research
Biomedical Science and Engineering

We are pleased to announce that submissions are now being accepted for peer review for all the journals across all our subject areas in SciEP.

Please submit your manuscript via our online submission system:
http://www.sciepub.com/author/signin

To unsubscribe from our mailing list, please click on the following link: unsubscribe

I am looking forward to hearing from you.

Kind regards,

David Rain
Email:join@sciepub.com
Science and Education Publishing (http://www.sciepub.com)

Biodiversity Characterization of Bacterial and Fungal Isolates from Gold Electroplating Industry Effluents

Hemamalini Varadarajan, Sneha Shikha*

Microbiology Department, V.E.S College of Arts, Science and Commerce, Mumbai, India

Abstract: There has been a tremendous increase in the number and types of various industries, with all industrial operations generating wastes in one form or the other. Electroplating sector contributes a major part in deteriorating the local environment at a massive scale due to the persistent accumulation of heavy metals in the environment. Nature of the microbial biodiversity of industrial effluents, in particular, the effluent from the electroplating industry remains largely uncharacterized. In this study, a unique set of chemo-heterotrophic organisms comprising of nine bacteria and eleven fungi were isolated from the effluents of a gold electroplating industry effluent, located in Mumbai, India. The culture isolates were identified by biochemical tests and partial 16S rRNA and 18S rRNA gene sequence matches. Among the cultures isolated and identified, four were novel and hitherto unreported species of bacteria and ten were new strains of fungi. The sequence data of novel isolates obtained were submitted at NCBI, GenBank to acquire unique accession numbers subsequent to which new strain designations were given to them by the authors. The bacterial isolates were designated as Staphylococcus sp. ss-1, Achromobacter sp. ss-2, Macrococcus sp. ss-4 and Bacillus sp. ss-6. New strain designations were assigned to the fungal isolates as Talaromyces marneffei strain GEF-1, Penicillium pinophilum strain GEF-2, Curvularia lunata strain GEF-3, Aspergillus tamarii strain GEF-4, Aspergillus tamarii strain GEF-5, Aspergillus sydowii strain GEF-6, Aspergillus flavus strain GEF-7, Aspergillus niger strain GEF-8, Aspergillus awamori strain GEF-9 and Cladosporium sphaerospermum strain GEF-11. The study highlights the presence of new isolates endowed with metal resistance genes possibly for multiple heavy metal resistance to be able to survive in several heavy metal polluted environment. Indigenous microorganisms isolated from the electroplating effluents may be studied to examine their potential to produce enzymes, and bioactive compounds for application in agricultural, pharmaceutical, industrial, environmental and medical sciences.

Keywords: Microbial Biodiversity, gold electroplating industry, electroplating effluent, novel species, heavy metal pollution, heavy metal resistance

Received June 18, 2014; Revised July 11, 2014; Accepted July 14, 2014

Citation: Hemamalini Varadarajan, Sneha Shikha, Biodiversity Characterization of Bacterial and Fungal Isolates from Gold Electroplating Industry Effluents. Journal of Applied & Environmental Microbiology, 2 (5). 212-219. January 2014. doi:10.12691/jaem-2-5-3

1. Introduction

Microorganisms being the pioneer colonizers of this planet represent the richest repertoire of molecular and chemical diversity in nature. The omnipresence of microorganisms owing to their ubiquitous nature enables them to adapt and exist in virtually every ecological niche on earth, including natural as well as man-made ecosystems. However, studies indicate that the nature and identity of only a tiny fraction of the available microbial diversity is known [31]. Current evidence suggests that of the 300,000 to one million species of prokaryotes existing on earth only 3,100 bacteria have been described in the Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology [15]. Around 5,000 species of prokaryotes have been reportedly identified, which represent only about 1 to 10% of the existing bacterial species.

Current research needs to focus on screening the microbial diversity in man-made or adaptive environments, which will be useful for specific biotechnological applications, such as bioremediation. There has been a tremendous increase in the number and types of various industries, with all industrial operations generating wastes in one form or the other. Liquid waste, either treated or untreated, is generally described as ‘effluent’. Nature of the microbial diversity of industrial effluents, in particular, the effluent from the electroplating industry remains largely uncharacterized. There is, therefore, a need for screening the microflora from man-made or adaptive environments such as the electroplating effluent which are likely to have variety of toxic heavy metals.

Electroplating sector contributes a major part in deteriorating the local environment due to the persistent accumulation of heavy metals in the environment which are toxic, non-biodegradable and accumulate in the food chains through ‘bio-magnification’ [14]. Microbial communities residing in electroplating effluents encounter and interact with various types of heavy metals of which, some are also precious metals [18]. Metals exert an inhibitory action on microorganisms by blocking essential functional groups, displacing essential metal ions or modifying the active conformations of proteins and nucleic acids [9,12]. In spite of this, microbes have learnt to survive in such environments. Microbial survival in heavy metal polluted environment is facilitated by acquiring intrinsic biochemical and physiological properties by genetic changes triggered by necessity and also ‘by random occurrence followed by selection. Thus, long term exposure to heavy metals leads to the selection of a microbial community which then adapts to the polluted environment.

Manefield et al. reported the detrimental effect of heavymetalson the microbial populations and reasoned only such microbial flora will survive that can tolerate the heavy metal concentrations [18]. Microbial diversity studies in heavy metal polluted watersby Satchanska et al. have reported a reduction in diversity of the indigenous water micro flora and alteration of the microbial community structure of the region [29]. Ezzouhriet al. reported that pollution of water by heavy metals promotes the selection of resistant species and decreases the microbial diversity [7].

There are few reports on the microbial diversity of industrial effluents. Some among them include microflora of effluents of pesticide, pharmaceutical and textile industry. Rani et al. reported the presence of species belonging to the genera Alcaligenes, Bacillus, Pseudomonas, Brevundimonas, Citrobacter, Pandoraea and Stenotrophomonas from the effluent of a pesticide industry. They also reported the presence of species ofAgrobacterium, Brevibacterium, Micrococcus, Microbacterium, Paracoccus and Rhodococcus in the effluent of a pharmaceutical industry [23]. Faryal and Hameed described the presence of fungi including species of Rhizopus, Aspergillus, Penicillium, Candida, Drechslera and Rhodotorula in the effluents of a textile industry [8].

Malekzadeh et al. reported the presence of a Pseudomonas strain, designated MGF-48 that he isolated from the effluent of a metal melting factory in Tehran. The organism was shown to be efficient in the bioaccumulation of uranium, lead, copper and other metal ions from polluted effluents [17].

Parameshwari et al. reported the isolation of metal-tolerant fungi including Aspergillus niger, Phanerochaete chrysosporium and Trichoderma viride from municipal sewage contaminated soil [21].

Jamaluddin et al. obtained five metal tolerant bacterial isolates from the wastewaters of a Malaysian gold mine. They were identified to be belonging to the genera Bacillus and Achromobacter. [13].

Sarkar et al. isolated and characterized novel bacteria from a mineral-ore site in Andhra Pradesh, India revealing its rich biodiversity. The cultures were identified as Pseudomonas fluorescens, Janibacter anopheles, Bacillus licheniformis and Acinetobacter baumannii. The culture isolateswere screened for their potential for metal accumulation and all of them were found to tolerate a wide range of heavy metals [28].

In recent years, microbes have been drawing tremendous attention due to their extraordinary ability to metabolize waste materials and thereby improving water quality. Taking the above facts into consideration, the nature of microbial flora including bacteria and fungi were studied. This study presents one of the few studies aimed at characterizing the microbial diversity prevalent in the effluents of a gold electroplating unit.

2. Materials and Methods

2.1. Sample Collection

Effluent samples were obtained from a gold electroplating industry located at Kandivali, Mumbai (India). The sample was collected in sterile glass bottles and stored at 4°C for further use.

2.2. Detection of Heavy Metals

Metal content of the effluent sample was analyzed at Sophisticated Analytical Instrument Facility (SAIF), at Indian Institute of Technology (IIT) Bombay, India, using Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES). Also, concentration of the metals Copper, Cadmium, Lead, Silver and Gold was determined by the same technique.

[Report details: Ref. – ICP-39; Date – 21/07/2010].

2.3. Isolation of Bacterial Flora

Prior to isolation of bacteria, pH, temperature, odor and clarity of the effluent sample was noted. Isolation of chemo heterotrophic bacteria was done by streak plate method and pour plate method. Pour plate method was done using sterile Nutrient Agar and Glucose Yeast Extract Agar medium adjusted to pH 7.4. Decimal dilutions of the effluent samples were plated in triplicates and the plates were incubated at 30°C for 48 hours.

Also, enriched samples were used for isolation of species that may be present in low numbers. Aerobic spore bearing bacilli were isolated by pasteurizing the effluent samples by holding at 80º C in boiling water bath for 10 minutes.

2.4. Characterization of the Colony Features

Features of surface colonies including shape, margin, elevation and color were recorded using electronic colony counter and viewer. Gram-stained smears of the isolates were observed recording the morphology, cell arrangement, Gram reaction and other features such as the presence of endospores.

2.5. Biochemical Identification of the Isolates

The biochemical characterization of the isolates was done using various biochemical media. The media used for biochemical identification are shown in Table 3. Sugar fermentation was studied using peptone water-base with inverted Durham’s tube and pH indicator. Suitable reagents were used with the biochemical media to read the results. The results were fed into and analyzed using online software “ABIS (Advanced Bacterial Identification Software) ONLINE” and the cultures were identified.

(http://www.tgw1916.net/software.html).

2.6. Molecular Identification of Bacterial Isolates

The bacterial isolates were subcultured on fresh Nutrient Agar medium slants and submitted to National Centre for Cell Science (NCCS), Pune, India for molecular identification based on their 16S rRNA gene sequences. The partial nucleotide sequences were obtained. The data was then subjected to BLAST analysis and the identity was established on the basis of closest neighbor showing the maximum % of identity. If no close match to an existing 16S rRNA gene sequence is found, then the test sequence represents a new species. The sequence data of novel isolates obtained were submitted at NCBI, GenBank to acquire unique accession numbers subsequent to which new strain designations were given to them by the authors.

2.7. Isolation of Fungal Flora

Fungal species were isolated using sterile Sabouraud’s Dextrose Agar and Glucose Yeast Extract Agar medium adjusted to pH 5.4 using suitable decimal dilutions of the effluent samples in triplicates by pour-plate method and incubated at 25°C for 48 -72 hours. Chloramphenicol was added to the media to prevent bacterial contamination.

2.8. Characterization of Relative Growth of the Fungal Isolates on Plate Media

Growth of the fungal isolates was assessed by measuring diameter of zone of growth (in mm) on Sabouraud’s Dextrose Agar, 4% Malt Extract Agar, Malt Extract Peptone Agar, 2% Yeast Malt Glucose Agar and Potato Dextrose Agar plates by central spot inoculation of the spore suspension prepared in 0.05% Tween 80 solution (density, 0.01Å unit) for a period of five days.

2.9. Molecular Identification of Fungal Isolates

All the fungal isolates were submitted on fresh Sabouraud’s Dextrose Agar slants to National Centre for Cell Science (NCCS), Pune, India for molecular identification based on 18S rRNA gene sequences. The partial nucleotide sequences were obtained. The sequences were then subjected to BLAST analysis and the identity of the cultures was established on the basis of closest neighbor showing the maximum % of identity. The sequence data of novel isolates obtained were submitted at NCBI, GenBank to acquire unique accession numbers subsequent to which new strain designations were given to them by the authors.

3. Results and Discussion

Microbial communities residing in electroplating effluents encounter and interact with various types of heavy metals of which some of them are also precious metals and only such microbial flora are likely to survive which can tolerate the elevated heavy metal concentrations. Effluent samples obtained from a gold electroplating unit were used for studying the bacterial and fungal diversity. pH of the sample was checked by using pH paper and was found to be 7.5. Temperature was found to be 32°C. The sample was clear and had an ammoniacal odor.

Metal content of the effluent sample was analyzed both qualitatively and quantitatively using Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES) to detect the presence of heavy metals. The effluent was found to have twenty one elements of which seventeen were found to be heavy metals (Table 1). The metal content analysis of the effluent sample showed the presence of a cocktail of metals including Cu, Zn, Mn, Fe, Ca Cr, K, Na, Ni, Pb, Al, Ag, Mg, Cd, As, Ti and Au. Concentration of five metals including three heavy metals (Copper, Lead, and Cadmium) and two precious metals (Silver and Gold) were quantified. Their concentrations are shown in Table 1. The synergetic toxicity of a variety of heavy metals present in the effluent was considered a good reason for recovering many metal-tolerant microbial species and possibly multi metal resistant (MMR) species.

Both traditional as well as molecular-based approaches were used for the identification and characterization of culturable bacterial and fungal species. A unique set of chemo-heterotrophic organisms comprising of nine bacteria and eleven fungi were isolated.

About the bacterial isolates: The streak plate method did not show the presence of many colony types because of the low standard plate count of the sample. Pour plate method gave isolated colonies as undiluted and decimal dilutions of the sample were used for plating. Features of well isolated surface colonies were studied. The size, shape, surface, margin, elevation and pigmentation of the colonies were recorded (Table 2). Gram-stained smears of the isolates were observed for recording the morphology, cell arrangement, Gram reaction and other features such as the presence of endospores (Table 2).

Table 1. Results of ICP-AES Analysis of the Effluent Sample

Table 2. Colony Characteristics of the Bacterial Isolates (Culture Medium: Nutrient Agar; Incubation Time: 48 hours; Incubation Temperature: 30°C)

The biochemical characterization of the isolates was done using various biochemical media. The media used for biochemical identification and the results of the biochemical tests are shown in Table 3.

The biochemical test results were analyzed using online software “ABIS (Advanced Bacterial Identification Software) ONLINE” and the cultures were identified.

Table 3. Biochemical Characteristics of Culture Isolates

Table 4. Partial 16S rRNA Sequence Based Identification of Bacterial Isolates

The isolates were submitted to National Centre for Cell Science (NCCS) Pune, India for 16S rRNA sequencing. The partial nucleotide sequences obtained were further subjected to BLAST analysis and the identity was established on the basis of closest neighbor. On the basis of morphological features, biochemical and molecular identification, the bacterial isolates were found to belong to five genera including Staphylococcus, Achromobacter, Klebsiella, Macrococcus, Pseudomonas and Bacillus. (Table 4).

Among the nine isolates, four were found to be new bacterial species. The sequence data of novel isolates obtained were submitted at NCBI, GenBank to acquire unique accession numbers subsequent to which new strain designations were given to them by the authors.

The isolate BGW1 was identified as a novel uncultured species belonging to the Staphylococcus genus (GenBank Accession no. KC009762) and most closely the resembled Staphylococcus gallinarum strain. A high chromate resistant strain of Staphylococcus gallinarum has been reported earlier from soil contaminated with tannery effluents [1].

Isolates BGW2 and BGW8 were identified as species of genus Achromobacter. Isolate BGW2 was also found to be an uncultured Achromobacter species (GenBank Accession No. JX966369) and isolate BGW8 was identified as a strain of Achromobacter xylosoxidans [Table 4]. Classen et al. have reported the frequent occurrence of Achromobacter xylosoxidans in aqueous environments [5]. Jamaluddin et al. have reported the detection of an Achromobacter species in the wastewater samples obtained from a gold mine environment in Malaysia [13]. Interestingly, two species of the genus Achromobacter namely, Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans and Achromobacter piechaudii, were also reported from the gold mine environments of Australia by Santini et al. [27]. Further studies can be done to examine the adaptation of these organisms to inhabit Gold-rich environments from an ecological point of view.

Isolate BGW3, grew as a highly viscous colony with a pearl like surface and was identified as a strain of Klebsiella pneumoniae. A viscous flowing mass of exopolysachharide was produced by this culture. Gum production was found to be enhanced on medium supplemented with Glycerol. This culture hence holds promise as a potential candidate for biogum production.

Isolate BGW4 was identified as a new species of Macrococcus genus (GenBank Accession No.JX944685) This genus Macrococcus at present includes only seven species which were typically isolated from animal origin and the present work identifies yet another species of Macrococcus from an effluent sample.

Isolates BGW5, BGW6 and BGW9 were found to belong to the genus Bacillus. Isolate BGW5 was identified as a strain of Bacillus thuringiensis. B. thuringiensis is a soil-dwelling organism naturally occurring in aquatic environments, insect-rich environments, leaf surfaces and animal feces. Oves et al. have reported the presence of Bacillus thuringiensis in soil contaminated with industrial effluents. They have found the organism to show efficient biosorption for heavy metals including cadmium, chromium, copper, lead and nickel [20]. BGW6 was identified as a novel Bacillus species (GenBank Accession No.KC009763). Isolate BGW9 was identified as a strain of Bacillus licheniformis. It showed colony morphology that resembles the appearance a flower with five to six petals on Glucose Yeast Extract Agar plate. A metal-accumulating Bacillus licheniformis strain has been reported by Sarkar et al. from a mineral-ore site and was found to tolerate a wide range of heavy metals [28].

Isolate BGW7 was identified as Pseudomonas aeruginosa. This bacterium is ubiquitous in most heavy metal polluted environments and is capable of accumulating several heavy metal ions suggesting their excellent potential for bioremediation. Pseudomonas aeruginosa has also been reported to degrade synthetic-detergents and possess high degree of heavy metal tolerance and multiple antibiotic resistances [10,17,19,22,29]. Thus, among the nine cultures isolated and identified, four were found to be novel and hitherto unreported species of bacteria including the isolates BGW1 (Staphylococcus sp. ss-1), BGW2 (Achromobacter sp. ss-2), BGW4 (Macrococcus sp. ss-4) and BGW6 (Bacillus sp. ss-6).

About the fungal isolates: Eleven fungal cultures were isolated from the effluent sample and their growth characteristics were studied on different plate media [Table 5]. Spore suspensions (density, 0.01Å unit) of the fungal cultures were prepared in 0.05% Tween 80 solution and spot inoculated in the center of Sabouraud’s Dextrose Agar, 4% Malt Extract Agar, Malt Extract Peptone Agar, and 2% Yeast Malt Glucose Agar and Potato Dextrose Agar plates. The relative growth rates were assessed by measuring the diameter of the zone of growth (in mm) over a period of five days at ambient temperatures. Most isolates (BPF3, G1F4, G2F5, G3F6, G4F7, B1F8, B2F9 and B3F10) grew best on Sabouraud’s Dextrose Agar medium (Table 5).

Table 5. Relative Growth of the fungal isolates on plate media

Table 6. Partial 18S rRNA Sequence based Identification of Fungal Isolates

The isolates were identified based on their growth characteristics and their 18S rRNA gene sequences. The partial 18 S rRNA sequences of the fungal isolates are shown in Table 6. A total of eleven fungal species were obtained. Of the eleven fungal cultures, seven belonged to the genus ‘Aspergillus’, two of the isolates were species of genus Penicilliumand the remaining two were found to be Cladosporium sphaerospermum and Cochlioboluslunatus based on the 18S rRNA sequence match analysis. Ten of the eleven fungi were found to be new strains and their sequence data was submitted to NCBI, Gen Bank.

Isolates RF1 and RF2 were identified as species belonging to the genus Penicillium. Both the isolates turned the growth medium red due to secretion of colored metabolite. Isolate RF1 was identified as a strain ofPenicillium marneffei (Teleomorph: Talaromyces marneffei). It showed a distinct thermal dimorphic nature with a mycelial morphology at 25°C (Figure 1) and yeast-like morphology at 37°C (Figure 2) [32]. Isolate RF2 was identified as a strain of Penicillium pinophilum. A metabolite from Penicillium pinophilum, 3-O-methylfunicone (OMF), has been reported to have anti-proliferative effects and was effective in selective inhibition of breast cancer stem cells and inducing apoptosis [4].

Figure 1.

Figure 2.

Isolate BPF3 was identified as Curvularia lunata (teleomorph: Cochliobolus lunatus). The growth of the culture caused darkening of the medium. The medium turned brown in color. The darkening has been attributed to melanin synthesis by Rizner and Wheeler [24]. The pigment was used for textile dyeing. The pigment imparted a skin color to woolen and silk fabrics [30]. Cochliobolus lunatus is also reported to synthesize mammalian-like steroid hormones and steroid-binding proteins. 17β-Hydroxy steroid dehydrogenase (17β-HSD) from this fungus has been described as the first known fungal pluripotent HSD [25]. Curvularia lunatahas been used for producing silver nanoparticles that was shown to have larvicidal activities [26].

Isolates G1F4, G2F5, G3F6, G4F7,B1F8, B2F9 and B3F10 all belonged to the genus Aspergillus. Isolates G1F4, G2F5, G3F6, and G4F7 produced colonies in various shades of green color owing to the green colored spore masses.

Isolate G1F4 and G2F5 were identified as strains of Aspergillus tamarii producing abundant conidial heads in dull yellowish-green shade which became metallic-bronze in color at maturity. Aspergillus tamarii has been reported earlier as a potential tannase producer that finds application in the food and beverage processing [6].

Isolates G3F6 and G4F7 were identified as strains of Aspergillussydowii and Aspergillus flavus respectively [Table 6]. Asperigillus sydowii produced blue-green to grayish-turquoise colored colonies. The extracellular enzyme ‘β-glucosidase’ purified from Aspergillus sydowii has reportedly shown great potential for several biotechnological applications such as the production of bio-ethanol from agricultural biomass and for improving aromatic character of wines and fruit juices [16]. Aspergillus flavusproduced powdery masses of yellow-green spores. Aspergillus flavus is a well-documented fungus for its aflatoxinproducing properties.

Isolates B1F8, B2F9 and B3F10 gave black colored colonies. They were identified as species of genus Aspergillus. Two of them, Isolates B1F8 and B3F10 were identified as strains of Aspergillus niger and B2F9 isolate was identified as a strain of Aspergillus awamori. The latter grew in broth cultures as star-like pellets. Aspergillus awamori has been reported to produce an extracellular lipase that could reduce 92% fat and oil content in effluents laden with oil and indicated scope for potential applications in bioremediation [3].

Isolate WBF11 showed a wrinkled black appearance on plate cultures and was identified as a strain of Cladosporium sphaerospermum. Cladosporium species are common in indoor and outdoor air and occasionally from plants and humans. Cladosporium sphaerospermum has been described as one of the most common air-borne organisms. The fungus is known to produce Gibberellins plant growth-promoting metabolites [11].

Thus, among the eleven fungal cultures isolated and identified, seven of them belonged to the genus Aspergillus, one to genus Penicillium, and the rest one each to Talaromyces, Curvularia and Cladosporium genera. We see that Fungi Imperfecta members comprise a big group followed by Ascomycetes group. Ten of them were found to be new strains of fungi including Talaromyces marneffei GEF-1 (RF1), Penicillium pinophilum GEF-2 (RF2), Curvularia lunata strain GEF-3 (BPF3), Aspergillus tamarii strain GEF-4 (G1F4), (Aspergillus tamariiGEF-5 (G2F5), Aspergillus sydowii GEF-6 (G3F6), (Aspergillus flavus GEF-7 (G4F7), Aspergillus niger strain GEF-8 (B1F8), Aspergillus awamori GEF-9 (B2F9) and Cladosporium sphaerospermum strain GEF-11 (WBF11).

Microbial diversity studies in heavy metal polluted waters report a reduction in diversity of the indigenous water micro flora and alteration of the microbial community structure of the region [33]. Additionally, pollution of water by heavy metals is known to promote the selection of resistant species and decrease the indigenous microbial diversity [7]. Characterization of the indigenous micro flora with better methods for culturing the otherwise viable but non-culturable organisms may add-on to the repertoire of the microbial collections by providing better strains or new culture isolates with better features for specific biotechnological applications.

4. Conclusion

The findings of the present work indicate a unique biodiversity prevalent in man-made ecosystems as seen from the types of new, hitherto unreported species of both bacteria and fungi in the effluent of the Gold electroplating units. The sample was found to have low counts of bacteria and fungi as pour plate method had to be used for isolating the indigenous flora. Nine bacterial and eleven fungal isolates were obtained upon culturing the effluent sample on suitable media. They could survive in effluent having seventeen heavy metal ions. The culture isolates were characterized for their growth attributes and bacterial isolates were also characterized for their biochemical attributes. Partial 16S rRNA and 18S rRNA sequencing was done for bacterial and fungal isolates respectively. Identification of the isolates was done using all the information.

The bacterial isolates obtained were found to belong to five genera including Staphylococcus, Achromobacter, Klebsiella, Macrococcus, Pseudomonas and Bacillus. Among the nine bacterial isolates, four were found to be new bacterial species including Staphylococcussp. ss-1, Achromobacter sp. ss-2, Macrococcus sp. ss-4 and Bacillus sp. ss-6 as per the identification given by GenBank (NCBI) entries.

Of the eleven fungal isolates, seven were to belong to the genus ‘Aspergillus’, suggesting the abundant diversity of species of the genus Aspergillus. The species include Aspergillus sydowii, Aspergillus flavus, Aspergillus awamori,two strains of Aspergillus tamarii and two strains of Aspergillus niger. Two of the isolates were species of genus Penicillium including Penicilliummarneffei and Penicillium pinophilum. The two remaining isolates include Cladosporium sphaerospermum and Cochliobolus lunatus. Ten of the eleven fungi were found to be new strains and their sequence data was submitted to NCBI, GenBank and new strain designations were assigned to them and unique accession numbers were also acquired.

Long term exposure to metals leads to the selection of a microbial community which survives in polluted environments. It is also to be noted that the overview of the diversity picture emerging from the results indicate a rather narrow spectrum of microbial flora and low counts. The synergetic toxicity of a variety of toxic metals present in the electroplating effluent results in selective pressure and reflects the unique adaptability of certain microbes to survive therein. The discovery of new species is not only exciting but also suggests the possibility for finding more novel species with better methods for culturing the otherwise viable but non-culturable organisms. Also, the study highlights the potential for finding new isolates in heavy metal contaminated environments encoding genes for multiple metal resistance. Indigenous microorganisms isolated from the electroplating effluents may be studied to examine their potential to produce enzymes, and bioactive compounds for application in agricultural, pharmaceutical, industrial, environmental and medical sciences.

All the cultures isolated in this work are deposited at Microbial Culture Collection (MCC), National Centre for Cell Science, Dept. of Biotechnology, Pashan, Pune, India. MCC is now recognized as an International Depository Authority for microbial culture collection.

Acknowledgements

The authors thank NCCS, Pune for the support in the molecular characterization of the bacterial and fungal isolates and IIT, Bombay for the help extended inthe metal content analysis of the effluent sample.

References

[1]   | Alam, Z. M., and S. Ahmad. Toxic chromate reduction by resistant and sensitive bacteria isolated from tannery effluent contaminated soil. Ann. Microbiol. 62 (1): 113-121. 2012.
[2]   | Baba, T., K. Kuwahara-Arai, I. Uchiyama, F. Takeuchi, T. Ito, and K. Hiramatsu. Complete genome sequence of Macrococcus caseolyticus strain JCSCS5402, reflecting the ancestral genome of the human-pathogenic Staphylococci. J. Bacteriol. 191 (4): 1180-1190. 2009.
[3]   | Basheer, S. M., , , , , and . Lipase from marine Aspergillus awamori BTMFW032: Production, partial purification and application in oil effluent treatment. New Biotechnol. 28 (6): 627-638. 2011.
[4]   | Buommino, E., V. Tirino, A. De Filippis, F. Silvestri, R. Nicoletti, M. L. Ciavatta, G. Pirozzi, and M. A. Tufano. 3-O-methylfunicone, from Penicillium pinophilum, is a selective inhibitor of breast cancer stem cells. Cell Proliferation. 44 (5): 401-409. 2011.
[5]   | Claassen, S. L., J. M. Reese, V. Mysliwiec, and S. D. Mahlen. Achromobacter xylosoxidans infection presenting as a pulmonary nodule mimicking cancer. J. Clin. Microbiol. 49 (7): 2751-2754. 2011.
[6]   | Costa, A. M., W. X. Ribeiro, E. Kato, A. R. G. Monteiro, and R. M. Peralta. Production of tannase by Aspergillus tamarii in submerged cultures. Braz. arch. biol. technol. 51 (2): 399-404. 2008.
[7]   | Ezzouhri, L. C., E. Moya, M. Espinola, and K. Lairini. Heavy metal tolerance of filamentous fungi isolated from polluted sites in Tangier, Morocco. Afr. J. Microbiol. Res. 3 (2): 035-04. 2009.
[8]   | Faryal, R., and A. Hameed. Isolation and characterization of various fungal strains from textile effluent for their use in bioremediation. Pak. J. Bot., 37 (4): 1003-1008, 2005.
[9]   | Gadd, G. M. and A. J. Griffiths. Microorganisms and heavy metal. Microbiol. Ecol., 4, 303-317. 1978.
[10]   | Ganguli, A., and A.K. Tripathi. Survival and chromate reducing ability of Pseudomonas aeruginosa in industrial effluents. Lett. Appl. Microbiol. 28 (1): 76-80. 1999.
[11]   | Hamayun, M., S. F. Khan, A. L. Khan, G. Rehman, Y-H Kim, I. Iqbal, J. Hussain, , and . Gibberellin production and plant growth promotion from pure cultures of Cladosporium sp. MH-6 isolated from cucumber (Cucumis sativus L.). Mycologia. 102 (5): 989-995. 2010.
[12]   | Hassen, A., N. Saidi, M. Cherif and A. Boudabous. Resistance of environmental bacteria to heavy metals. Bioresource Technology 64: 7-15. 1998.
[13]   | Jamaluddin, H., D. Mad Zaki, and Z. Ibrahim. Isolation of metal tolerant bacteria from polluted wastewater. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 35 (3): 647-662. 2012.
[14]   | Jarup, L. Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletinvol, vol. 68, p. 167-182. 2003.
[15]   | Kalia, A. and R. P. Gupta. Conservation and Utilization of Microbial Diversity. NBA Scientific Bulletin Number-1, National Biodiversity Authority, Chennai, TamilNadu.1-40. 2005.
[16]   | Madhu, K. M., P. S. Beena, and M. Chandrasekaran. Extracellular β-gluco-sidase production by a marine Aspergillus sydowii BTM FS 55 under solid state fermentation using statistical experimental design. Biotech. Bioproc. Eng. 14 (1): 457-466. 2009.
[17]   | Malekzadeh, F., A. Farazmand, H. Ghafourian, M. Shahamat, M. Levin,and R. R. Colwell. Uranium accumulation by a bacterium isolated from electroplating effluent. World J. Microbiol. Biotechnol. 18: 295-302. 2002.
[18]   | Manefield, M., R. I. Griffiths, M. B. Leigh, R. Fisher, and S. W. Andrew. Functional and compositional comparison of two activated sludge communities remediating coking effluent. Environ. Microbiol.7: 715-722. 2005.
[19]   | Ojo, O. A., and B.A. Oso. Biodegradation of synthetic detergents in wastewater. Afr. J. Biotech. 8 (6): 1090-1109. 2009.
[20]   | Oves, M., S.K. Mohammed, and A. Zaidi. Biosorption of heavy metals by Bacillus thuringiensis strain OSM29 originating from industrial effluent contaminated North Indian soil. Saudi J. of Biol.
[21]   | Parameswari, E., A. Lakshmanan, and T. Thilagavathi. 2010. Biosorption and metal tolerance potential of filamentous fungi isolated from metal polluted ecosystem. Electron. J. Environ. Agric. Food Chem. 9 (4): 664-671.
[22]   | Raja, C. E., and G. S. Selvam. Plasmid profile and curing analysis of Pseudomonas aeruginosa as metal resistant. Int. J. Environ. Sci. Tech. 6 (2): 259-266. 2009.
[23]   | Rani, A., S. Porwal, R. Sharmaa, A. Kapley, H. J. Purohit, V. C. Kalia. Assessment of microbial diversity in eﬄuent treatment plants by culture dependent and culture independent approaches. Bioresour. Technol.
[24]   | Rizner, T. L., and M. H. Wheeler.Melanin biosynthesis in the fungus Curvularia lunata (teleomorph Cochliobolus lunatus) . Can. J. Microbiol. 49: 110-119. 2003.
[25]   | Rizner, T. L., G. Moeller, H. H. Thole, M. Zakelj-Mavric, and J. Adamsky. A novel 17β-Hydroxy steroid dehydrogenase in the fungus Cochliobolus lunatus: New insights into the evolution of steroid-hormone signaling. Biochem. J. 337: 425-431. 1999.
[26]   | Salunkhe, B. R., S. V. Patil, C. D. Patil, and B. K. Salunkhe. Larvicidal potential of silver nanoparticles synthesized using fungus Cochliobolus lunatus against Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) and Anopheles stephensi Liston (Diptera; Culicidae). Parasitol. Res. 109 (3): 823-831. 2011.
[27]   | Santini, J. M., L. I. Sly; A. Wen; D. Comrie; P. Durand; J. M. Macy. New Arsenite-Oxidizing Bacteria Isolated from Australian Gold Mining Environments—Phylogenetic Relationships', Geomicrobiology Journal, 19 (1): 67-76. 2002.
[28]   | Sarkar, A. K., S. Roy, A. Pal, S. Pakrashi, P. K. Mahra, S. Sahoo, A. Deb, M. Mishra, S. K. Sen, A. R. Thakur, and S. Ray Chaudhuri. Microbial biodiversity screening for metal accumulators from mineral ore rich site in Andhra Pradesh, India. OnLine J. Biol. Sci. 8 (2): 32-40. 2008.
[29]   | Satchanska, G., E. Pentcheva, R. Atanasova, V. Groudeva, R. Trifonova, and E. Golovinsky. Microbial diversity in heavy-metal polluted waters. Biotechnol. & Biotech. Equipment. 19: 61-67. 2005.
[30]   | Sharma D., C. Gupta, S. Aggarwal and N. Nagpal Pigment extraction from fungus for textile dyeing. Indian J Fiber and Textile Res. 37: 68-73. 2012.
[31]   | Stanley, J. Biodiversity of Microbial life. Wiley-Liss, New York, NY. 2002.
[32]   | Vanittanakom, N., R. C. Chester, M. C. Fisher, and T. Sirisanthana. Penicillium marneffei infection and recent advances in the epidemiology and molecular biology aspects. Clin. Microbiol. Rev. 19 (1): 95-110. 2006.
[33]   | Vijayakumar, S., P. Senthil, S. Jeyachandran, and C. Manoharan. Microbial diversity in rubber industry effluent. Int. J. Pharm. Biol. Sci. 2: 123-131. 2012.